EAU MINÉRALE NATURELLE
pétillante, avec faible quantité de gaz ajouté
Ingrédients:
1Litre d‘eau minérale contient:
Sodium	330,3 mg
Calcium	253,1 mg
Magnésium	58,2 mg
Potassium	16,8 mg
Hydrates de carbone	1.686,0 mg
Sulfate	102,0 mg
Chloride	61,0 mg
Protéger de la lumière et de la chaleur. Bouteille sous pression. (MWMBL201410)
À consommer de préf. avant: voir bouchon
Fabriqué pour:
PROMERKA, Chemin du Croset 9,
1024 Ecublens, www.akuawater.com
Made in Austria

SPARKLING WATER

AKUA

by PROMERKA

GOOD LIFE EVERYDAY