NATÜRLICHES MINERALWASSER
mild, mit wenig Kohlensäure versetzt
Inhaltsstoffe:
1 Liter natürliches Mineralwasser enthält:
Natrium	330,3 mg
Calcium	253,1 mg
Magnesium	58,2 mg
Kalium	16,8 mg
Hydrogencarbonat	1.686,0 mg
Sulfat	102,0 mg
Chlorid	61,0 mg
Vor Licht und Wärme schützen. Flasche steht unter Druck, daher keine Gewalt anwenden. (MWMBL201410)
Mindestens haltbar bis: siehe Verschluss
Abgefüllt für:
Drinks GmbH, Volksgartenstraße 8,
A-4020 Linz, www.drinks.at
Made in Austria

PROMERKA

GOOD LIFE EVERYDAY

SPARKLING WATER